<div>Yth. Pengelola WBS</div><div><br></div><div>Berdasarkan hasil rekomendasi Komite WBS dan arahan Direktur Utama, maka mohon dapat mengubah status laporan ini menjadi closed - laporan tidak dapat ditindaklanjuti melalui prosedur WBS dikarenakan pelapor tidak dapat memenuhi unsur 4W+1H.</div><div><br></div><div>Mohon agar informasi ini dapat disampaikan kepada pelapor.</div><div><br></div><div>Terima kasih.</div>