<div>Dear Bapak/Ibu,</div><div><br></div><div>Kami telah menginformasikan kepada Pelapor dan status laporan telah diubah menjadi Closed - Laporan Terbukti</div><div>Terima kasih.</div><div><br></div><div>Salam,</div><div>Pengelola WBS Bank Mandiri<br></div>