<div>Yth. Pak Gede, </div><div><br></div><div>Dikarenakan Pelapor telah menyampaikan bahwa tidak melanjutkan laporan WBS-LTC tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan agar status laporan WBS-LTC dapat ditutup</div><div><br></div><div>Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih&nbsp;</div><div><br></div><div>Regards,</div><div>Aryo Wicaksono<br></div><br>