<div>Dear Tim WBS RSM,</div><div><br></div><div>Mohon untuk menyampaikan kepada pelapor bahwa laporan WBS tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak lengkap.</div><div><br></div><div>Mohon untuk Tim WBS RSM menutup laporan pada sistem WBS dengan status tidak dapat ditindaklanjuti.&nbsp;</div><div><br></div><div>Demikian disampaikan, terima kasih</div><div><br></div><div>Salam,</div><div>Audrey Grace</div>