<div>Dear Bapak/Ibu,</div><div><br></div><div>Berdasarkan hasil investigasi, laporan WBS-LTC tidak 
terbukti dengan keterangan sesuai informasi dari Tim Investigasi Bank 
Mandiri kepada Pelapor.</div><div>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.</div><div><br></div><div>Salam,</div><div><span>Pengelola WBS Bank Mandiri<br></span></div><br>