<div>

Dear Bapak/Ibu Pelapor,</div><div><br></div><div>Terima kasih atas laporan yang
disampaikan.</div><div>Berdasarkan jawaban yang Bapak/Ibu
sampaikan atas pertanyaan yang diajukan, kami tidak menemukan informasi adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh insan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Bapak/Ibu juga tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan yang kami ajukan tanggal 6 November 2019. Oleh karenanya, kami akan mengubah
status laporan ini menjadi "Closed - Pengaduan Tidak Dapat
Ditindaklanjuti"</div><div>Terima kasih.</div><div><br></div><div>Salam,</div><div>SiDewas

</div><br>