Yth. Pak Gede dan Bu Indy,&nbsp;<br><br>Sebelumnya terimakasih atas penyampaian rekomendasinya<br><br>Dengan ini kami mohon agar laporan dapat ditutup karena hanya bersifat testing&nbsp;<br><br>Demikian kami sampaikan, terimakasih<br><br>Regards,<br>Aryo Wicaksono