Yth. Pak Gede,&nbsp;<br><br>Sehubungan dengan tidak terpenuhinya prinsip 4W1H dan Pelapor tidak menyampaikan tanggapan setelah 3 kali reminder, dengan ini kami mohon agar laporan WBS-LTC ditutup dengan status tidak dapat ditindaklanjuti<br><br>Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih<br><br>Regards,<br>Aryo Wicaksono<br><br>