Dear Bapak/Ibu,<br><br>Laporan telah ditindaklanjuti oleh Tim Mantap Care, oleh karenanya kami akan menutup laporan Bapak/Ibu.<br>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.<br><br>Salam,<br>Pengelola Letter to CEO